Seite 1

Checkliste Requir ementspecification

Bei der Aufzählung wird von einem syntaktisch und semantisch korrekten System ausgegangen. - Sind alle Tasks modelliert? - Wurden alle Typvereinbarungen eingehalten? - Sind alle Signale an den entsprechenden Stellen definiert? - Ist die Initialisierung bei der Pr ozeßdefinition korrekt? - Existiert eine Weiterleitung für alle Signale in den Instanzenblöcken? - Sind alle Kommunikationskanäle bei der Blockdefinition berücksichtigt? - Wurden alle Instanzen bei der Prozeßdefinition berücksichtigt? - Wurden alle eingehenden Signale bei der Prozeßdefinition berücksichtigt? - Sind die modellierten Automaten semantisch korrekt und modellieren sie die gegebenen Tasks?