Arbeitsgruppe Software Engineering Prof. Dr. H. D. Rombach Gebäude 57 / 5. Stock

U N I V E R S I T Ä T K A I S E R S L A U T E R N

F A C H B E R E I C H I N F O R M A T I K

• Praktikum Software Engineering I

Klassifikation v on Fehlern

Die während der Verifikation aufgedeckten Fehler werden den folgenden Fehlerklassen zugeordnet. Um die Fehler zu klassifizieren, bitte die Fehlerklassen in der angegebenen Reihenfolge durchgehen: Unvollständigk eit (U): Es fehlen Informationen zu einem Objekt. Beispielsweise ist eine Klasse nicht im Data-Dictio-nary beschrieben, obwohl sie im Klassendiagramm vorhanden ist.

Falsche Information (F): Eine gegebene Information zu einem Objekt ist offensichtlich falsch. Beispielsweise kann ein Zustand im Statediagramm der Klasse Fenster nie erreicht werden.

Überspezifikation und irr elevante Inf ormation (R) Eine gegebene Information ist überflüssig, da sie nicht benötigt wird. Beispielsweise existiert eine Klasse Kesseltemperatur im Klassendiagramm. Diese wird aber für die erwartete Systemfunktionalität nicht benötigt.

Inkonsistenzen oder W idersprüche (I): Eine gegebene Information zu einem Objekt ist inkonsistent oder widersprüchlich in bezug auf eine andere Information zu diesem Objekt. Beispielsweise ist im Klassendiagramm eine Methode einer Klasse definiert, die im Statediagramm mit ähnlichem (aber nicht gleichem) Bezeichner auftaucht.

Vorwärtsr eferenzen und sonstige F ehler (S) Alle Fehler, die sich nicht den anderen Fehlerklassen zuordnen lassen.

Klassifikation v on Änderungsakti vitäten beim Rew ork

Die während der Verifikation aufgedeckten Fehler werden beim Rework behoben. Dabei sollt Ihr beschreiben, welche Arten von Änderungsakti vitäten Ihr durchgeführt habt. Mehrfachnennungen sind erlaubt. Löschen (L): Zur Korrektur des Fehlers mußtet Ihr ein existierendes Element (Klasse, Methode, Zustand, etc.) entfernen.

Änder n (A): Zur Korrektur des Fehlers mußtet Ihr ein existierendes Element (Klasse, Methode, Zustand, etc.) verändern.

Hinzufügen (H): Zur Korrektur des Fehlers mußtet Ihr ein neues Element (Klasse, Methode, Zustand, etc.) einfügen.