Arbeitsgruppe Software Engineering Prof. Dr. H. D. Rombach Gebäude 57 / 5. Stock

U N I V E R S I T Ä T K A I S E R S L A U T E R N

F A C H B E R E I C H I N F O R M A T I K

• Praktikum Software Engineering I

27. April 1999

Aufgabe 3

In der 3. Aufgabe werden die erstellten Diagramme (Use Cases, Szenarien, Teilsystemdiagramm, Klassendiagramme, Sequenzdiagramme, Kollaborationsdiagramme, Statediagramme, Verfolgbarkeitsmatrix) von einer unabhängigen Partei geprüft: Eine Gruppe verifiziert Eure Ergebnisse und Ihr verifiziert die Ergebnisse einer anderen Gruppe.

Eine Inspektion unterteilt sich in drei Schritte: 1. Lesen des zu inspizierenden Dokuments, 2. Durchführen einer Inspektionssitzung zur Besprechung aufgedeckter Fehler und 3. Überarbeiten des Dokuments zur Behebung von Fehlern. Der gesamte Prozeß ist bis Montag, 10.05.99, abzuschließen.

Schritt 1: Lesen des zu inspizier enden Dokuments. Für das Lesen des zu inspizierenden Dokuments solltet Ihr eine Woche rechnen. Benutzt die ausgegebene Checkliste, um Probleme im Dokument zu finden. Die Checkliste findet Ihr zudem in der Problemlösungsdokumentation in der Datei ~/Praktik1/System/ProbLoesDok/ Verifikation/ChecklistePLD.fm.

Das Lesen der Dokumente findet wie folgt statt:

• Gruppe Regelung verifiziert die Ergebnisse der Gruppe Modi.Betreuer: Stefan

• Gruppe Modi verifiziert die Ergebnisse der Gruppe Sens/Akt.Betreuerin: Natalie

• Gruppe LichtRaum verifiziert die Ergebnisse der Gruppe LichtFlur. Betreuer: Jürgen

• Gruppe LichtFlur verifiziert die Ergebnisse der Gruppe LichtRaum.Betreuer: Raimund

• Gruppe Sens/Akt verifiziert die Ergebnisse der Gruppe Regelung. Betreuerin: Antje

Beantwortet Ihr Fragen in der Checkliste mit Nein, dann könnte es sich bei einem Aspekt um einen Fehler handeln. Die aufgedeckten Fehler werden in der folgenden Tabelle aufgelistet. Jeder Fehler ist dabei einer Fehlerklasse (siehe ausgegebene Fehlerklassifikation) zuzuordnen.

Dateien zur Dokumentation der Verifikationsergebnisse findet Ihr unter ~Praktik1/System/ProbLoesDok/Verifikation/Ergebnisse<<Teilsystem>>.fm.

FNr betroffenes Diagramm betroffenes Element allgemeine Fehlerbeschreibung

Fehlerklasse

Prozeß während Fehler gefunden wurde

A-TR-FNr1 Sequenzd. Methode Einschalten() überflüssig R sysanfrevvorb

Praktikum Software Engineering I SS 99

Schritt 2: Inspektionssitzung zur Bespr echung aufgedeckter F ehler. An der Inspektionssitzung nimmt eine Gruppe als Anforderungsingenieur, die andere als Verifizierer teil. Ziel ist es, die aufgedeckten Fehler zu besprechen. Macht mit der betroffenen Gruppe und der betreuenden Person einen Termin aus. Bringt zur Sitzung Ausdrucke der Fehlerlisten für alle Anwesenden und Ausdrucke der inspizierten Dokumente mit. Die Gruppe, deren Dokumente besprochen werden, stellt einen Protokollführer. Die Gruppe, die die Dokumente gelesen hat, ist für die Moderation der Sitzung verantwortlich.

Hinweise zur Inspektionssitzung:

• In der Sitzung sind die einzelnen von den Verifizierern gefundenen Fehler zu besprechen.

Die Aufgabe der Verifizierer ist es nicht, die erkannten Fehler zu lösen, sondern lediglich diese aufzuzeigen.

• Die Gruppe der Verifizierer führt durch die Liste der Fehler (wechselnde Moderatoren, so daß jeder einmal an die Reihe kommt). Der Moderator hat die Aufgabe, die Einhaltung des ersten Punktes während der Diskussion zu überwachen.

• Wichtig ist, daß die Gruppe, deren Dokumente besprochen werden, die gefundenen Fehler versteht und anschließlich eine Lösung selbst erarbeiten kann.

• Der Protokollführer aus der Gruppe, deren Dokumente besprochen werden, notiert alle Fehler. Das Protokoll dient später als Grundlage für die Änderung der Dokumente.

Ergebnis der Inspektionssitzung ist eine überarbeitete Fehlerliste.

Schritt 3: Überarbeiten des Dokuments (Rew ork).

Die inspizierten Dokumente sind zu überarbeiten. Dabei sollt Ihr Eure Strategie zur Behebung des Fehlers sowie Eure durchgeführten Änderungsakti vitäten (siehe ausgegebene Klassifikation von Änderungsakti vitäten) dokumentieren. Dies geschieht wieder mit Hilfe einer Tabelle:

Die Tabelle findet Ihr in der Datei ~Praktik1/System/ProbLoesDok/Verifikation/Ergebnisse<<Teilsystem>>.fm.

Die nächste gemeinsame Praktikumsbesprechung findet am Montag, 10.05.99, statt. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Änderungen an den Dokumenten durchgeführt und dokumentiert sein.

Referenz auf FNr Strategie zur Behebung des Fehlers

Änderungsklasse

Behebung des Fehlers durchgeführt (J/N)

A-TR-FNr1 Methode Einschalten() entfernt L J