4 System-integration 17

177

1

5.1 Systemtest-Rahmen-erstellen 85 0,5 +0,5 5.2 Systemtest-durchführen 50 5.3 Rework-Systemtest 25

Table 1: Prozeßschritt Ph KW

Aufwandsabschätzung Praktikum Sommersemester 1999

Die hier abgegebene Schätzung basiert auf den Meßdaten des SE-II Praktikums im Wintersemester 1998/99. Für die Aufwandsabschätzung werden folgende Annahmen gemacht:

• Alle Abschätzungen werden in Personenstunden [Ph] angegeben • Es wird mit einem Gesamtaufwand von 2210 Ph geplant (17 Praktikanten a 10 Wochenstunden bei 13 Kalenderwochen [KW]) • Verteilung Aufwand auf Phasen (angepaßt aus Meßdaten SE-II Praktikum WS 1998/99) System-Anforderungen-bearbeiten (vgl. Prozeß 1) 40% System-Entwurf-bearbeiten (vgl. Prozeß 2) 30% Komponenten-bearbeiten (vgl. Prozeß 3) 22% Benutzbares-System-erstellen (vgl. Prozeß 4+5) 8%

Table 1:

Prozeßschritt Ph KW

1.1 B-Anforderungen-bearbeiten 176

884 2,5 1.2 E-Anforderungen-bearbeiten 265

1.3 Verfolgbarkeitsmatrix-Anforderungen-bearbeiten 43 1.4 System-Testfälle-bearbeiten 46 0,5

1.5 System-Anforderungen-verifizieren 354 1+ 0,5R

2.1 UML-Entwurf-bearbeiten 330

663 2 2.2 Verfolgbarkeitsmatrix-Entwurf-bearbei- ten 18 2.3 Komponenten-Anforderungen-bearbeiten 69

2.4 Komponenten-Testfälle-bearbeiten 28 0,5

2.5 System-Entwurf-verifizieren 218 0,5 + 0,5R

3.1.1 Komponenten-Kode-bearbeiten 243 486 1 3.1.2 Komponenten-Kode-verifizieren 97 0,5 + 0,5R

3.2 Ausführbare-Komponente-bearbeiten 146 1